5, 'LaCuOSe.intrans',      'old',    'formatted',0
6,'LaCuOSe.outputtrans',      'unknown',    'formatted',0
20,'LaCuOSe.struct',         'old',    'formatted',0
10,'LaCuOSe.energyso',         'old',    'formatted',0
48,'LaCuOSe.engre',         'unknown',    'unformatted',0
49,'LaCuOSe.transdos',        'unknown',    'formatted',0
50,'LaCuOSe.sigxx',        'unknown',    'formatted',0
51,'LaCuOSe.sigxxx',        'unknown',    'formatted',0
21,'LaCuOSe.trace',           'unknown',    'formatted',0
22,'LaCuOSe.condtens',           'unknown',    'formatted',0
24,'LaCuOSe.halltens',           'unknown',    'formatted',0
30,'LaCuOSe_BZ.dx',           'unknown',    'formatted',0
31,'LaCuOSe_fermi.dx',           'unknown',    'formatted',0
32,'LaCuOSe_sigxx.dx',           'unknown',    'formatted',0
33,'LaCuOSe_sigyy.dx',           'unknown',    'formatted',0
34,'LaCuOSe_sigzz.dx',           'unknown',    'formatted',0
35,'LaCuOSe_band.dat',           'unknown',    'formatted',0
36,'LaCuOSe_band.gpl',           'unknown',    'formatted',0
37,'LaCuOSe_deriv.dat',           'unknown',    'formatted',0
38,'LaCuOSe_mass.dat',           'unknown',    'formatted',0
